开云体育官网入口开云在线

首页 / 科信之窗 / 院系设置 / 护理学院/ 正文
护理学院成功开展“ 理念领航扬远帆,创新驱动器具研”康复辅助器具设计乐鱼冠名大巴黎
  • 发布人:护理学院
  • 时间:2025-05-18
  • 点击:0
  • 来源:

为响应“技能服务社会”的号召,护理学院于5月15日成功开展了以“理念领航扬远帆,创新驱动器具研”康复辅助器具设计趣味性乐鱼冠名大巴黎。本次乐鱼冠名大巴黎旨在通过理论与实践相结合的方式,激发学生的创新思维,提升其解决实际护理问题的能力,同时推动康复辅具设计的实用性与人文关怀。

本次乐鱼冠名大巴黎共诞生8组辅具作品,兼具创新性与实用性。各小组将作品陈列于展台,由1名代表进行讲解,重点阐述设计理念、功能特点及适用场景。

本次辅具设计乐鱼冠名大巴黎不仅为学生提供了实践创新的平台,更彰显了职业教育“以技能服务社会”的核心价值。学生作品充分体现了对特殊群体的关怀与对技术细节的钻研精神,为康复辅具领域注入了新鲜血液。未来,护理学院将持续深化产教融合,推动更多优质项目从课堂走向社会,助力健康中国建设。


      新ICP备13002887号-1
兵公网安备66120102000113号
学校地址:乌鲁木齐市沙依巴克区西山大学城沙枣路1号(乘坐D004开云体育官网入口开云在线站下车)
招生热线:0991-8522800 8522801 8522880 8522802(网站) 8528890(举报)
本站支持 IPv6 访问

开云在线免费下载安装-开云在线V8.5.3安卓版-手机腾牛网